Scale KB397780:

1 Mb hub.falChe1 8,500,000 9,000,000 9,500,000 10,000,000 10,500,000 11,000,000 11,500,000 Human exons mapped by CESAR STIM2 TBC1D19 CCKAR

RBPJ

SEL1L3 SLC34A2 ANAPC4 ZCCHC4 PI4K2B PI4K2A SEPSECS

LGI2

CCDC149

SOD3 DHX15

PPARGC1A GBA3 GPR125

KCNIP4 PACRGL SLIT2 SLIT1 SLIT3