Scale chr1:

10 Mb hub.micOch1 55,000,000 60,000,000 65,000,000 70,000,000 75,000,000 Human exons mapped by CESAR WDR60 ESYT2 NCAPG2 PTPRN2 RAPGEF5

CDCA7L DNAH11 SP4 SP8 ABCB5 ITGB8

MACC1 TMEM196 PNN

TRAPPC6B

GEMIN2 SEC23A

CLEC14A

SSTR1 TTC6

FOXA1

MIPOL1 SLC25A21

PAX9

NKX2-8

NKX2-1

SFTA3

MBIP

BRMS1L RALGAPA1

INSM2

NFKBIA

PSMA6 KIAA0391 PPP2R3C FAM177A1

SRP54

BAZ1A

CFL2 SNX6

EAPP

SPTSSA

EGLN3

NPAS3

AKAP6 ARHGAP5 NUBPL GPR33 DTD2 HEATR5A HECTD1 AP4S1 STRN3

COCH

LRRIQ4 LRRC34 MYNN ACTRT3 MECOM

EGFEM1P

KCNMB2

ZMAT3 PIK3CA KCNMB3 ZNF639

MFN1

GNB4 ACTL6A MRPL47 NDUFB5 USP13 PEX5L

TTC14

CCDC39

FXR1

DNAJC19

SOX2

ATP11B DCUN1D1

MCCC1

SCFD1

G2E3

PRKD1

FOXG1 NOVA1 STXBP6

NRCAM

PNPLA8 DNAJB9

IMMP2L LRRN3 DOCK4 ZNF277

IFRD1 LSMEM1 BC075797 SCIN ARL4A